HomeMatic – Korrektur-Tool für den Stromzähler mit HM-EM-TX-WM

Für alle Nutzer meines Tutorials HomeMatic – Stromzähler auswerten Version 2 mit HM-EM-TX-WM habe ich ein kleines Tool erstellt, mit dem die erforderlichen Werte für die einzelnen Referenz-Systemvariablen sehr einfach aus den aktuell abgelesenen Ständen des (Ferraris-)Zählers, des Datenpunktes „ENERGIE_COUNTER“ sowie – bei Bedarf optional – aus den seit dem letzten Reset aufgelaufenen Werten der Zeitraumzähler berechnet werden können.

Falls mal etwas durcheinander gerät, lassen sich die Zählerstände so sehr schnell wieder korrigieren.

Korrekturrechner

- Die bereits eingetragenen Werte sind Beispiele und mit den eigenen Eingabewerten zu überschreiben.

- Eingabe der aktuell abgelesenen Werte:

- Datenpunkt ENERGIE_COUNTER des HM-EM-TX-WM in Wh:*

- Zählerstand auf dem Ferrariszähler in kWh:*

- Manuell (z.B: mittels WebMatic) einzutragene Referenz-Systemvariable:

- Strom Referenz Zaehlerstand

- Als Referenz-Systemvariable für den jeweiligen Zeitraumzähler ist manuell (z.B. mittels WebMatic) der auf dem Ferrariszähler abgelesene Stand zum Ende des letzten betreffenden Zeitraumes (vor dem letzten Reset) einzugeben.

- Also z.B. für "Strom Referenz Verbrauch laufende Woche" der Zählerstand vom letzten Sonntag, 23:59 Uhr.

Oder für "Strom Referenz Verbrauch seit letzter Ablesung" der Zählerstand bei der letzten Ablesung des Stromanbieters.

- Falls diese Werte nicht vorliegen, können sie hier über die seit dem letzten Reset aufgelaufenen (ggf. geschätzten) Verbräuche und dem bereits oben eingetragenen aktuellen Zählerstand auf dem Ferrariszähler berechnet werden:

- Bisher aufgelaufener Tagesverbrauch in kWh

- Bisher aufgelaufener Wochenverbrauch in kWh

- Bisher aufgelaufener Monatsverbrauch in kWh

- Bisher aufgelaufener Jahresverbrauch in kWh

- Seit der letzten Ablesung aufgelaufener Verbrauch in kWh:*

- Manuell einzutragene Referenz-Systemvariablen:

- Strom Referenz Verbrauch heute

- Strom Referenz Verbrauch laufende Woche

- Strom Referenz Verbrauch laufender Monat

- Strom Referenz Verbrauch laufendes Kalenderjahr

- Strom Referenz Verbrauch seit letzter Ablesung

Bitte beachten...

Die Verwendung meiner Hinweise, Anleitungen, Schaltungen und Software erfolgt auf eigenes Risiko. Ich übernehme hierfür keinerlei Gewährleistung bzw. Haftung.

Copyright © Jens-P. Stern | sTeRn AV | stern-av.de

Contents